Title: Korona-Praktikum Bildvergleich

[Image: Benetzter Polyethylenstreifen Tesastreifenabzug]

[Image: Benetzter Polyethylenstreifen (Koronabehandlung: 12m/Minute Stufe 7 598W gemessene Leistung)]