Title: Organoides celulares

- Nucleolo
- Núcleo
- Membrana
nuclear
- Retículo

endoplasmático

rugoso
- Retículo

endoplasmático

liso
- Aparato de

Golgi
- Lisosoma
- Vesículas
- Endocitosis
Q: Nucleolo
A: Nucleolo
Q: Núcleo
A: Núcleo
Q: Membrana nuclear
A: Membrana nuclear
Q: Retículo
Endoplasmático
Rugoso
A: Retículo endoplasmático rugoso
Q: Aparato de
Golgi
A: Aparato de Golgi
Q: Lisosoma
A: Lisosoma
Q: Vesículas
A: Vesículas
Q: Retículo
endoplasmático
liso
A: Retículo endoplasmático liso
Q: Vacuola
endocitosis
A: Endocitosis