Title: TENS-EMS aparatología

Sin título Summary

Existen dos tipos de TENS.

- Convencional o de baja intensidad y alta frecuencia que va desde los 60-100Hz.

Alta Intensidad y baja frecuencia que va hasta los 10Hz. (correct)
- Convencional o de baja intensidad y alta frecuencia que va desde los 10-100Hz.

Alta Intensidad y baja frecuencia que va a partir de los 10Hz.
- Convencional o de baja intensidad y alta frecuencia que va desde los 30-100Hz.

Alta Intensidad y baja frecuencia que va hasta los 10Hz.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

Las ondas TENS liberan...

- Sustancias analgésicas del propio organismo: endorfinas de 100 a 1000Hz, endorfinas y encefalinas entre 5-10Hz) (correct)
- Sustancias tonificantes del propio organismo: endorfinas de 100 a 1000Hz, endorfinas y encefalinas entre 5-10Hz)
- Sustancias activas hipertónicas del propio organismo: endorfinas de 100 a 1000Hz, endorfinas y encefalinas entre 5-10Hz)

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

Una de las contraindicaciones específicas para el Logopeda es:

- Todas son verdaderas. (correct)
- Con tumores activos.
- Con pacientes que lleven dispositivos electrónicos implantados.
- Pacientes con inflamaciones de carácter inmunológico.
- La colocación de los electrodos en los senos carotídeos.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

Con el neurotrac podemos trabajar con ambos canales y frecuencias diferentes a la vez.

- Verdadero. (correct)
- Falso.
- Depende de cada paciente, patología a tratar o rehabilitar.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

El electrodo debe de tener algunas consideraciones importantes:

- Todas son verdaderas. (correct)
- Buen contacto con la piel.
- Proporcionar una baja impendancia entre la piel y el electrodo.
- Proporcionar la corriente uniforme en toda la superficie.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

Para llevar cabo una vasodilatación y vibración muscular con el neurotrac programamos:

- 10 Hz pulso 200us. (correct)
- 100 Hz pulso 200us.
- 200 Hz pulso 200us.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

Las frecuencias bajas.

- Relajan. (correct)
- Tonifican.
- Ni relajan ni tonifican, depende de los milisegundos que se adapten a cada frecuencia.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

Para tratar una disfonia con TENS convencional que se acompaña de tensión y dolor se utiizarán:

- Frecuencia 100Hz, pulsación 100us, tiempo: de 30 a 40 minutos. (correct)
- Frecuencia 10Hz, pulsación 100us, tiempo: de 30 a 40 minutos.
- Frecuencia 20Hz, pulsación 10us, tiempo: de 30 a 40 minutos.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

Para tratar la rama mandibular con el TENS deberemos colocar los electrodos en:

- Ramo y ramas del nervio Facial VII. (correct)
- Ramas del nervio facial VII.
- Ramo del nervio facial VII.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

El protocolo para parálisis facial:

- Frecuencia 100Hz, pulso 50us., tiempo máximo 5 minutos. (correct)
- Frecuencia 500Hz, pulso 50us., tiempo máximo 5 minutos.
- Frecuencia 1000Hz, pulso 50us., tiempo máximo 5 minutos.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

A mayor conciencia de la estimulación motora.

- Más exitabilidad muscular. (correct)
- Menos excitabilidad muscular.
- Más relajación muscular.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

¿Qué sucede con el escapulohioideo si está más hipertónico de un lado?

- Se producirá un trastorno directamente en la posición del hioides. (correct)
- No producirá efecto alguno sobre ninguna estructura porque los demás músculos compensan.
- La escápula será la que se modificará por la tensión del músculo.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

Con las agujas de acupuntura insertadas en cietas partes del músculo nos ayudan a:

- Todas son verdaderas. (correct)
- Realizar un tratamiento mucho más específico por la capacidad de adaptación a una mínima parte de un músculo a tratar.
- Nos ayuda a tratar músculos o estructuras muy pequeñas.
- Tiene ventajas que no podemos tener con los electrodos al poder tratar pequeños espacios.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

¿La aparatología exime del trabajo de RHB del Logopeda?

- Falso (correct)
- Verdadero

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

En una parálisis facial el músculo que tiene irrigación neurológica es que se contrae.

- Verdadero. (correct)
- Falso.
- El músculo que está contraido es el que se pliega, siendo el músculo afectado.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

Para cualquier localicación muscular, realizaremos un movimiento del músculo para poder palparlo y saber donde se ubica.

- Verdadero. (correct)
- Falso.
- Debemos tener clara la anatomofisiología para saber de forma clara y teórica la ubicación del músculo.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

¿La auriculoterapia pude ser una terapeutica que paralelamente se utilizara junto con el tratamiento logopédico?

- Si. (correct)
- No.
- No es compatible.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

Para la localización del masetero y colocación de los electrodos se le pide al paciete que:

- Presione la mandíbula con la finalidad de que el músculo se contraiga y pueda localizarse. (correct)
- Abra la mandíbula con la finalidad de que el músculo se contraiga y pueda localizarse.
- Lateralice la mandíbula hacia el lado a tratar con la finalidad de que el músculo se contraiga y pueda localizarse.

Feedback (0 to 50%): Lo siento, no has contestado de forma correcta.
Feedback (51 to 100%): Muy bien, has contestado bien y puedes proseguir.

Sin título Summary

Elija la oración correcta.

Acabas de contestar de forma incorrecta y deberás de volver atrás para entender mejor y contestar adecuadamente a la pregunta formulada.