Title: Quiz 1 - Le chrono mental et la règle des 4x20

quiz prévention des chutes

Question 1

Q: Au-delà de 2 minutes, la perception du temps du patient est…
- x 2 (correct)
- x 3
- x 4

Question 2

Q: Notre norme est : Le patient a attendu moins de “6 minutes” avant d’être pris en charge.
A: true

Question 3

Q: Au téléphone, je réponds après maximum …
- 60 secondes
- 90 secondes (correct)
- 120 secondes

Question 4

Q: La règle des 4x20, c'est …
- A 20 pas, à 20 cm, les 20 premiers gestes durant les 20 premières minutes.
- À 20 mètres, à 20 cm, les 20 premiers mots durant les 20 premières secondes
- A 20 pas, à 20 cm, les 20 premiers mots durant les 20 premières secondes (correct)

Question 5

Q: L’usage du GSM privé est autorisé durant les moments de service / interactions avec les patients
A: false

Question 6

Q: Tant que c'est propre sur mon desk, la nourriture visible pour le patient est autorisée.
A: false